LIBRARY        OISSQ400
DESCRIPTION 'Oissq400'

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL SHARED
DATA    MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE       128
EXPORTS
    ScanStatDlgProc    @1
    IMGScantoFile      @2
    IMGScanCheckTypeWithExt     @6
    IMGScantoDest      @7
    IMGScanOCXService @8

